TITL P43212_visc-standard_fa.ins SAD in P43212
CELL  1.54000   65.73   65.73   47.16   90.00   90.00   90.00
LATT  -1
SYMM 1/2-Y, 1/2+X, 3/4+Z
SYMM -X, -Y, 1/2+Z
SYMM 1/2+Y, 1/2-X, 1/4+Z
SYMM 1/2-X, 1/2+Y, 3/4-Z
SYMM Y, X, -Z
SYMM 1/2+X, 1/2-Y, 1/4-Z
SYMM -Y, -X, 1/2-Z
SFAC S
UNIT   480
SHEL 999 2.2
PATS
FIND 15
MIND -1.5 -0.1
NTRY 1000
SEED 1
HKLF 3
END 
