TITL P41_visc-standard_fa.ins SAD in P41
CELL  1.54000   65.73   65.73   47.16   90.00   90.00   90.00
LATT  -1
SYMM -Y, X, 1/4+Z
SYMM -X, -Y, 1/2+Z
SYMM Y, -X, 3/4+Z
SFAC S
UNIT   240
SHEL 999 2.2
PATS
FIND 15
MIND -1.5 -0.1
NTRY 1000
SEED 1
HKLF 3
END 
