TITL P41212_fibro_fa.ins SAD in P41212
CELL  1.54000   37.86   37.86  108.42   90.00   90.00   90.00
LATT  -1
SYMM 1/2-Y, 1/2+X, 1/4+Z
SYMM -X, -Y, 1/2+Z
SYMM 1/2+Y, 1/2-X, 3/4+Z
SYMM 1/2-X, 1/2+Y, 1/4-Z
SYMM Y, X, -Z
SYMM 1/2+X, 1/2-Y, 3/4-Z
SYMM -Y, -X, 1/2-Z
SFAC S
UNIT   320
SHEL 999 2.5
PATS
FIND 10
MIND -3.5
DSUL 4
NTRY 10000
SEED 1
HKLF 3
END 
