TITL P21221_elastase_fa.ins SAD in P21221
CELL  1.54000   49.70   57.90   74.17   90.00   90.00   90.00
LATT  -1
SYMM -X, Y, -Z
SYMM 1/2+X, -Y, 1/2-Z
SYMM 1/2-X, -Y, 1/2+Z
SFAC S
UNIT   240
SHEL 999 1.9
PATS
FIND 15
MIND -1.5 -0.1
NTRY 100
SEED 1
HKLF 3
END 
